Working Schedule Month 4 5 6 7 1st cargo leave Japan to BNL shipped material quick check 2 support frame for NaI/target setup 2 cabling at area 2 cabling at counting house 2 chamber gas preparation 1 ID/FD chamber startup 1 support frame survey 1 NaI mount 2 DAQ startup for NaI calibration 1 48D48 magnet power on NaI calibration 2 BD chamber startup 1 live target preparation 1 48D48 magnet power off D6 beam line magnets on comparator setting 1 48D48 magnet power on counter check with beam 2 DAQ startup for experiment 1 beam line tuning 1 beam energy calibration by TOF 2 beam line tuning again 1 debug and threshold adjust 3 start data taking 2 offline analysis for debug

1.5